Γ = ∂Ω_S ≡ { ⃗x ∈ R^n | Φ_0 (⃗x) = 0 }

Ω_S Φ 0 < 0 Φ_0 > 0

⃗n =^{∇ Φ 0}_{‖∇ Φ 0‖}